3210OUT2

OUT1

OUT0

DRET

CALVP

CALVN

VTHP

VTHN

VI1VTSEL

VCCGNDCBUS3

CBUS2

CBUS1

CBUS0

SSGND

100 x 160

190 x 160

190 x 160CAFE_M 2.02

U4

0603

0603

128 outputs

128 inputs

126127SSGND

SSGND

3210125126127DRET

OUTRL

OUTRH

CALI

IDAR

CALD0

CALSN

ITHITHCALSP

CALD1

6463OUT2

VI1VI1VTSEL

VTSEL

VCCVCCGNDGNDCBUS3

CBUS3

190 x 240

100 x 240

190 x 1606.4 x 3.6mm

CAFE_M 2.02

U5

100 x 240CAFE_M 2.02

gnddac_vdd

CALD1

CALD0

TKOUT0B

DIN1

DIN1B

TKOUT1

TKOUT1B

CAINRL

INRH

VSSVDD

version 1.0

6463

160 X 160

RESETB

DOUT0B

TKIN0

TKIN0B

DOUT0

TKOUT0

DIN0B

DIN0

DOUT1

DOUT1B

TKIN1

TKIN1B

INRH6.1 x 5.6mm

ID<4>

ID<3>

ID<2>

ID<1>

ID<0>

COM0

COM0B

CLK0

CLK0B

SELECT (CLK0/1)

COM1B

COM1

CLK1B

CLK1

MASTER

LEDLEDB

VSSVSSVDDVDD

ABCversion 1.0

Tony Smith 9/5/97
forward hybrid chip tracking slice