

%**********************************************************************
%                                                                    **
%     Program  :   PC-INSERT 8.7                                     **
%     Date     :   Jul 18 2003                                       **
%     Time     :   10:04:35 AM                                       **
%     File In  :   testk41.pcb                                       **
%     File Out :   testk41.ins                                       **
%     Format   :   AUTO INSERTION FILE                               **
%                                                                    **
%**********************************************************************


$FORMAT
  REFDES       CENTX       CENTY ANGLE      TYPE
$UNITS
         MIL
$BOARD-EXTENT
                       0        8230        6440           0
$BOARD-ORIGIN
                   -2920       -2420
$TARGET
$THROUGH-TOP

       Agilent HLMP 1640 green leds (Farnell 885990 46 off)
       *        7409        6256   270  led5verg 
       *        5945        9495    90  led5verg
       *        7231        5999    90  led5verg
       *        7771        5999    90  led5verg
       *        8760        9220    90  led5verg
       *        7229        6256   270  led5verg
       *        7411        5999    90  led5verg
       *        7769        6256   270  led5verg
       *        8309        6256   270  led5verg
       *        6871        5999    90  led5verg
       *        6869        6256   270  led5verg
       *        3950        4455     0  led5verg
       *        3950        9720     0  led5verg
       *        3695        4455     0  led5verg
       *        3950        5355     0  led5verg
       *        3695        4995     0  led5verg
       *        3695        8820     0  led5verg
       *        3695        9180     0  led5verg
       *        3950        9180     0  led5verg
       *        3695        7560     0  led5verg
       *        3950        8280     0  led5verg
       *        3950        7200     0  led5verg
       *        3950        7380     0  led5verg
       *        3695        7380     0  led5verg
       *        3695        8280     0  led5verg
       *        3950        4995     0  led5verg
       *        3695        9360     0  led5verg
       *        3950        9540     0  led5verg
       *        3695        9900     0  led5verg
       *        3950        5175     0  led5verg
       *        6350        9495    90  led5verg
       *        6670        9660    90  led5verg
       *        6990        9820    90  led5verg
       *        6025        9330    90  led5verg
       *        3695        5175     0  led5verg
       *        3950        5715     0  led5verg
       *        3695        3555     0  led5verg
       *        6585        9820    90  led5verg
       *        6905        9980    90  led5verg
       *        7605        9470     0  led5verg
       *        7790        9540     0  led5verg
       *        8365        9220    90  led5verg
       *        8455        9385    90  led5verg
       *        8670        9065    90  led5verg
       *        6265        9655    90  led5verg
       *        3950        9000     0  led5verg

       Agilent HLMP 1640 red leds (Farnell 885976 47 off)

       *        8846        5999    90  led5vert
       *        8511        7809    90  led5vert
       *        7949        6256   270  led5vert
       *        8129        6256   270  led5vert
       *        6691        5999    90  led5vert
       *        6689        6256   270  led5vert
       *        7049        6256   270  led5vert
       *        3950        5535     0  led5vert
       *        3695        5535     0  led5vert
       *        7051        5999    90  led5vert
       *        7951        5999    90  led5vert
       *        8131        5999    90  led5vert
       *        7591        5999    90  led5vert
       *        7589        6256   270  led5vert
       *        3695        4815     0  led5vert
       *        6185        9410    90  led5vert
       *        3695        5355     0  led5vert
       *        3695        4275     0  led5vert
       *        3695        4095     0  led5vert
       *        3950        2655     0  led5vert
       *        3695        9720     0  led5vert
       *        3695        9540     0  led5vert
       *        3695        9000     0  led5vert
       *        3695        8460     0  led5vert
       *        3695        8100     0  led5vert
       *        3695        7200     0  led5vert
       *        3950        4095     0  led5vert
       *        3950        4275     0  led5vert
       *        3950        7560     0  led5vert
       *        3950        4635     0  led5vert
       *        3950        8100     0  led5vert
       *        3950        8460     0  led5vert
       *        3950        4815     0  led5vert
       *        3950        8820     0  led5vert
       *        3950        9360     0  led5vert
       *        3950        9900     0  led5vert
       *        6105        9575    90  led5vert
       *        6425        9735    90  led5vert
       *        6745        9900    90  led5vert
       *        7665        9310     0  led5vert
       *        7850        9380     0  led5vert
       *        7540        9630     0  led5vert
       *        7725        9700     0  led5vert
       *        8610        9315    90  led5vert
       *        8520        9150    90  led5vert
       *        6835        9735    90  led5vert
       *        6510        9575    90  led5vert

      spdt switch Farnell 146 236 (2off)
       *        4530        6810     0    spdt2a
       *        4530        6230     0    spdt2a
$THROUGH-BOTTOM
$SMD-TOP

       Samtec sfmc 118-02-S-D
       *        4829     7905.50   270  samfts18
       *        4818     3070.50   270  samfts18


Note that connectors on hybrids have changed to samtec types
from specialty so mating parts are required for these and are 
not listed here 

$SMD-BOTTOM
$END
