

%**********************************************************************
%                                                                    **
%     Program  :   PC-INSERT 8.7                                     **
%     Date     :   Jun 24 2003                                       **
%     Time     :   12:10:25 PM                                       **
%     File In  :   opkapk4x.pcb                                      **
%     File Out :   opkapk4x.ins                                      **
%     Format   :   AUTO INSERTION FILE                               **
%                                                                    **
%**********************************************************************


$FORMAT
  REFDES       CENTX       CENTY ANGLE      TYPE
$UNITS
         MIL
$BOARD-EXTENT
                     -80        3020        6920         -80
$BOARD-ORIGIN
                       0           0
$TARGET
$THROUGH-TOP
$THROUGH-BOTTOM
     PL1    -2339.50     2595.19   297      samz
     PL5       -4281        2383   270  specl26z
$SMD-TOP
      R1     2751.55     2422.05    90   res0603
      R2     2592.42     2389.44    60   res0603
      R3     2678.61     2395.60    60   res0603
      R4         465        2430     0   res0603
$SMD-BOTTOM
     PL4        -295        1769   270  samfts18
     PL6       -1463         524   270  samfts18
     PL2    -2689.99     2505.53    20    spy10x
     PL3    -3486.88     2575.32    63   spy8-6x
     PL7    -1000.62      875.36   297   spy8-6x
     PL8     -178.88      876.32    63   spy8-6x
$END
