\begin{table}
\small
\centering
\begin{tabular}{c|cc}
Source & Variation up (Stat. up) \% & Variation down (Stat. down) \% \\ \hline 
FSR-SingleTop\_SR1LBin0\_Incl & 10.6601 & 2.9958 \\ 
FSR-SingleTop\_SR1LBin1\_Incl & 8.2005 & 0.9686 \\ 
FSR-SingleTop\_SR1LBin2\_Incl & 21.9727 & -2.4882 \\ 
FSR-SingleTop\_SR1LBin3\_Incl & 40.7096 & -12.2121 \\ 
FSR-SingleTop\_SR1LBin4\_Incl & 49.0925 & -55.4604 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_CRtt & 7.3343 & -5.0359 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_CRWp & -2.7437 & -5.2903 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_CRWm & 14.1775 & -8.6037 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_VRtt\_VR1 & 6.5901 & 4.0213 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_VRtt\_VR2 & 1.9642 & 0.7776 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR1p & 0.217 & -1.1929 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR1m & 4.512 & -1.4169 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR2p & 7.2663 & 0.055 \\ 
FSR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR2m & 1.6132 & -16.3456 \\ 
ISR-SingleTop\_SR1LBin0\_Incl & 13.1677 & -19.6912 \\ 
ISR-SingleTop\_SR1LBin1\_Incl & 16.4759 & -23.9631 \\ 
ISR-SingleTop\_SR1LBin2\_Incl & 20.9584 & -29.3391 \\ 
ISR-SingleTop\_SR1LBin3\_Incl & 27.7774 & -39.8952 \\ 
ISR-SingleTop\_SR1LBin4\_Incl & 36.1042 & -56.3675 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_CRtt & 19.6135 & -25.9166 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_CRWp & 16.5959 & -23.7155 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_CRWm & 17.5511 & -26.0781 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_VRtt\_VR1 & 11.5056 & -14.2626 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_VRtt\_VR2 & 14.1024 & -20.2163 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR1p & 7.5269 & -11.5558 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR1m & 8.1347 & -12.1226 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR2p & 19.0963 & -27.8839 \\ 
ISR-SingleTop\_tW1L\_VRW\_VR2m & 19.5722 & -29.3914 \\ 
MatrixElement-SingleTop\_SR1LBin0\_Incl & -6.1465 & 6.1465 \\ 
MatrixElement-SingleTop\_SR1LBin1\_Incl & -15.5933 & 15.5933 \\ 
MatrixElement-SingleTop\_SR1LBin2\_Incl & -18.3327 & 18.3327 \\ 
MatrixElement-SingleTop\_SR1LBin3\_Incl & -40.6299 & 40.6299 \\ 
MatrixElement-SingleTop\_SR1LBin4\_Incl & -119.6801 & 119.6801 \\ 
PartonShower-SingleTop\_SR1LBin0\_Incl & 14.7792 & -14.7792 \\ 
PartonShower-SingleTop\_SR1LBin1\_Incl & 10.1752 & -10.1752 \\ 
PartonShower-SingleTop\_SR1LBin2\_Incl & 25.125 & -25.125 \\ 
PartonShower-SingleTop\_SR1LBin3\_Incl & 14.3265 & -14.3265 \\ 
PartonShower-SingleTop\_SR1LBin4\_Incl & -16.1573 & 16.1573 \\ 
Interference-SingleTop\_SR1LBin0\_Incl & 20.0368 & -20.0368 \\ 
Interference-SingleTop\_SR1LBin1\_Incl & 28.84 & -28.84 \\ 
Interference-SingleTop\_SR1LBin2\_Incl & 45.7931 & -45.7931 \\ 
Interference-SingleTop\_SR1LBin3\_Incl & 59.1222 & -59.1222 \\ 
Interference-SingleTop\_SR1LBin4\_Incl & 53.2324 & -53.2324 \\ 
\end{tabular}
\end{table}
