\begin{table}
\small
\centering
\begin{tabular}{c|cc}
Source & Variation up (Stat. up) \% & Variation down (Stat. down) \% \\ \hline 
muR\_muF-Diboson\_SR1LBin0\_Incl & 15.874 & -19.3325 \\ 
muR\_muF-Diboson\_SR1LBin1\_Incl & 15.6814 & -18.7542 \\ 
muR\_muF-Diboson\_SR1LBin2\_Incl & 15.5708 & -18.9087 \\ 
muR\_muF-Diboson\_SR1LBin3\_Incl & 15.8418 & -18.7831 \\ 
muR\_muF-Diboson\_SR1LBin4\_Incl & 15.686 & -19.9343 \\ 
\end{tabular}
\end{table}
