0.5 − 0 0.5 1 1.5 2 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

)_T

) vs log(p tru)θ

*sin( 0 - z rec)θ

*sin(

0(zσ):θ

*sin( 0 Resolution width z_{reswidth_z0*sin(theta)_vs_logpt}

Entries 10 Mean 0.3056 Std Dev 0.4757

0 0 Resolution width z