2.5 − 2− 1.5− 1− 0.5− 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

3−10 × η ) vs truθ - recθ(σ:θ Resolution width _{reswidth_theta_vs_eta}

Entries 20 Mean 0.02602 Std Dev 1.496 η Resolution width