2.5 − 2− 1.5− 1− 0.5− 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12 η ) vs 0 tru - d 0 rec (dσ: _0

Resolution width d_{reswidth_d0_vs_eta}

Entries 20 Mean 0.1588 Std Dev 1.708

reswidth_d0_vs_eta

reswidth_d0_vs_eta

η 0 0 Resolution width d