0.5 − 0 0.5 1 1.5 2

0.01 −

0

0.01

0.02

0.03

0.04

)_T

) vs log(p tru)θ

*sin( 0 - z rec)θ

*sin( 0 ): (z θ *sin( 0 Resolution mean z_{resmean_z0*sin(theta)_vs_logpt}

Entries 10 Mean 0.1614 − Std Dev 0.1508

0 0 θ 0 Resolution mean z