m) μ x residual(

3000

− 2000− 1000− 0 1000 2000 3000

Entries

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 residualx_trt_barrel Entries 0 Mean 0 Std Dev 0

Residual: TRT Barrel X

residualx_trt_barrel

residualx_trt_barrel