2.5 − 2− 1.5− 1− 0.5− 0 0.5 1 1.5 2 2.5

0.05 −

0

0.05

0.1

0.15

0.2 ϕσ)/^{tru}ϕ - recϕ: (ϕ

Pull mean _{pullmean_phi_vs_eta}

Entries 20 Mean 0.2682 − Std Dev 0.5894

pullmean_phi_vs_eta

pullmean_phi_vs_eta

Pull mean