Signed Impact Parameter z0 (mm) 200 − 150− 100− 50− 0 50 100 150 200

Entries / 5 mm

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

0.022

0.024

z0_{IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksz0}

Entries 3859 Mean 0.3773 Std Dev 78.68

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksz0

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksz0

z0