Number of degrees of freedom

0 20 40 60 80 100

Entries

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

Track fit ndof_{IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTrackstndof}

Entries 3859 Mean 16.56 Std Dev 4.071

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTrackstndof

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTrackstndof

Track fit ndof