TrackParticle Azimuthal Angle

3− 2− 1− 0 1 2 3

Entries / 0.05

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

TrackParticle phi_{IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksphi}

Entries 3859 Mean 0.05394 Std Dev 1.803

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksphi

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksphi

TrackParticle phi