Signed Impact Parameter d0 (mm) 0.1 − 0.05− 0 0.05 0.1

Entries / 0.0025 mm

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

d0_{IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksd0_small}

Entries 3859 Mean 0.001286 − Std Dev 0.05554

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksd0_small

IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksd0_small

d0