Signed Impact Parameter d0 (mm)

1− 0.8− 0.6− 0.4− 0.2− 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Entries / 0.025 mm

35

40

45

50

55

60

65 d0_{IDPerformanceMon_Tracks_SelectedGoodTracksd0}

Entries 3859 Mean 0.0002396 − Std Dev 0.5736

d0