[GeV] Hm 200 250 300 350 400 450 500 550 600

-1 95% CL limit/SM for 35 pb

0

20

40

60

80

100

120 , Observed ννll , Median Expected ννll σ 1 ± , Median Expected ννll σ 2 ± , Median Expected ννll