TauPt

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

FF

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1 Fake Factors (Elec)

(0b, 1p) (0b, 3p) (1b, 1p) (1b, 3p) (2b, 1p) (2b, 3p)