SigXsecOverSM

LUMI

TAUID

TES

efake

xsec_DYZ

xsec_Top

xsec_WplusJets

xsec_ZplusJets xsec_ZplusJets xsec_WplusJets xsec_Top xsec_DYZ efake

TES

TAUID

LUMI

SigXsecOverSM

1− 0.8 − 0.6 − 0.4 − 0.2 − 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1