100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80100 x [mm] 0 100 200 300 400 500 Vtx_X_All

100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80100 y [mm] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Vtx_Y_All

5000

− 4000

− 3000

− 2000

− 1000 − 0 z [mm] 0

10000

20000

30000

40000

50000

Vtx_Z_All

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Vtx_XY_All

100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80100 x [mm] 100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80 100 y [mm]

0 50 100 150 200 r [mm] 0 200 400 600 800 1000

Vtx_R_All