100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80100 x [mm] 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Vtx_X_All

100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80100 y [mm] 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Vtx_Y_All

5000

− 4000

− 3000

− 2000

− 1000 − 0 z [mm] 0 5 10 15 20 25 Vtx_Z_All

0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

Vtx_XY_All

100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80100 x [mm] 100 − 80− 60− 40− 20− 0 20 40 60 80 100 y [mm]

0 50 100 150 200 r [mm] 0

0.1 0.2

0.3 0.4

0.5 Vtx_R_All