0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10

theta_minus_{theta_minus}

Entries 1352200 Mean 0.00541 Std Dev 0.006889

theta_minus