0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0.1

0.2

0.3

0.4

0

100

200

300

400

500

600

700

Standard Deviation (in

microns)

Tension (in Newtons)

Compression (in Newtons)

Standard deviation against Tension and Compression