0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 0.175 0.2 0.225 0.25 x 10^{-2}

x_{bj}

1/N dn/dx_{bj} x_πΓ 0.01

Current Measurement Future Measurement(FT Upgrade) Future Measurement(No FT Upgrade)

- H1 Preliminary