Micron Oxygenated Barrel

Bias Voltage (Volts)

Current (uA)

Bulk Guard

Bias Voltage (Volts)

Current (uA)

Bulk Guard

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500