251400 251600 251800 252000 252200 31 31.5 32 32.5

251400 251600 251800 252000 252200 36 38 40 42

251400 251600 251800 252000 252200 135 140 145 150 155

251400 251600 251800 252000 252200 148 152 156 160 164