Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. Last 1000 runs Date 1/12/1999

258600 258800 259000 259200 259400

0.01

0.02

0.03

0.04

Run Number

Sigma

(cm)

Planar Drift Residuals > 1 seg. vs. Run Number

SIGMA

258600 258800 259000 259200 259400

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

Run Number

Peak

Position

Planar Drift Peak-pos > 1 seg. vs. Run Number

PEAK_POS

258600 258800 259000 259200 259400 0

0.01

0.02

0.03

0.04

Run Number

Radial Drift Residuals > 1 seg. vs. Run Number

SIGMA

258600 258800 259000 259200 259400

-0.01

0

0.01

Run Number

Radial Drift Peak-pos > 1 seg. vs. Run Number

PEAK_POS

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

240000 244000 248000 252000 256000

0.01

0.02

0.03

0.04

Run Number

Sigma (cm)

Planar Drift Residuals > 1 seg. vs. Run Number

SIGMA

240000 244000 248000 252000 256000

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

Run Number

Peak Position

Planar Drift Peak-pos > 1 seg. vs. Run Number

PEAK_POS

240000 244000 248000 252000 256000 0

0.01

0.02

0.03

0.04

Run Number

Radial Drift Residuals > 1 seg. vs. Run Number

SIGMA

240000 244000 248000 252000 256000

-0.01

0

0.01

Run Number

Radial Drift Peak-pos > 1 seg. vs. Run Number

PEAK_POS

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

100

200

300

Sigma (cm)

Planar Drift > 1 Seg Sigma

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0

50

100

150

200

Peak Position (cm)

Planar Drift > 1 Seg Peak_pos

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0

100

200

300

400

Sigma (cm)

Radial Drift > 1 Seg Sigma

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0

40

80

120

Peak Position (cm)

Radial Drift > 1 Seg Peak_pos

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. Last 1000 runs Date 1/12/1999

258600 258800 259000 259200 259400

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

Run Number

Peak

Position

(cm)

Planar C1-checksum

PEAK_POS

258600 258800 259000 259200 259400

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

Run Number

Radial C1-checksum

PEAK_POS

258600 258800 259000 259200 259400

-0.08

-0.04

0

0.04

0.08

Run Number

Planar C2-checksum (Twin-peaks)

PEAKPOS2

258600 258800 259000 259200 259400

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

Run Number

Radial C2-checksum (Twin-peaks)

PEAKPOS2

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

240000 244000 248000 252000 256000

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

Run Number

Peak

Position

(cm)

Planar C1-checksum

PEAK_POS

240000 244000 248000 252000 256000

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

Run Number

Radial C1-checksum

PEAK_POS

240000 244000 248000 252000 256000

-0.08

-0.04

0

0.04

0.08

Run Number

Planar C2-checksum (Twin-peaks)

PEAKPOS2

240000 244000 248000 252000 256000

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

Run Number

Radial C2-checksum (Twin-peaks)

PEAKPOS2

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0

20

40

60

Peak Position (cm)

Planar C1-checksum

-0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0

40

80

120

Peak Position (cm)

Radial C1-checksum

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0

400

800

1200

Peak Position (cm)

Planar C2-checksum (Twin-peaks)

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0

250

500

750

1000

Run Number

Peak Position (cm)

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. Last 1000 runs Date 1/12/1999

258600 258800 259000 259200 259400

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

Run Number

Peak Position

(cm)

Planar C2/wire Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

258600 258800 259000 259200 259400

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

Run Number

Radial C2/wire Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

258600 258800 259000 259200 259400

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

Run Number

Planar C2/cathode Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

258600 258800 259000 259200 259400

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

Run Number

Radial C2/cathode Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

240000 244000 248000 252000 256000

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

Run Number

Peak

Position

(cm)

Planar C2/wire Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

240000 244000 248000 252000 256000

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

Run Number

Radial C2/wire Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

240000 244000 248000 252000 256000

-0.05

-0.025

0

0.025

0.05

Run Number

Planar C2/cathode Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

240000 244000 248000 252000 256000

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

Run Number

Radial C2/cathode Peak-pos vs. Run Number

PEAK_POS

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0

100

200

300

Peak Position (cm)

Planar C2/wire Peak-pos

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0

40

80

120

Peak Position (cm)

Radial C2/wire Peak-pos

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0

25

50

75

100

Peak Position (cm)

Planar C2/cathode Peak-pos

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0

20

40

60

Peak Position (cm)

Radial C2/cathode Peak-pos

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. Last 1000 runs Date 1/12/1999

258600 258800 259000 259200 259400 0

0.5

1

Run Number

Efficiency P0

Chamber Efficiency P0 vs. Run Number

CHEFFP0

258600 258800 259000 259200 259400 0

0.5

1

Run Number

R0

Chamber Efficiency R0 vs. Run Number

CHEFFR0

258600 258800 259000 259200 259400 0

0.5

1

Run Number

P1

Chamber Efficiency P1 vs. Run Number

CHEFFP1

258600 258800 259000 259200 259400 0

0.5

1

Run Number

R1

Chamber Efficiency R1 vs. Run Number

CHEFFR1

258600 258800 259000 259200 259400 0

0.5

1

Run Number

P2

Chamber Efficiency P2 vs. Run Number

CHEFFP2

258600 258800 259000 259200 259400 0

0.5

1

Run Number

R2

Chamber Efficiency R2 vs. Run Number

CHEFFR2

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

240000 244000 248000 252000 256000 0

0.5

1

Run Number

Efficiency P0

Chamber Efficiency P0 vs. Run Number

CHEFFP0

240000 244000 248000 252000 256000 0

0.5

1

Run Number

R0

Chamber Efficiency R0 vs. Run Number

CHEFFR0

240000 244000 248000 252000 256000 0

0.5

1

Run Number

P1

Chamber Efficiency P1 vs. Run Number

CHEFFP1

240000 244000 248000 252000 256000 0

0.5

1

Run Number

R1

Chamber Efficiency R1 vs. Run Number

CHEFFR1

240000 244000 248000 252000 256000 0

0.5

1

Run Number

P2

Chamber Efficiency P2 vs. Run Number

CHEFFP2

240000 244000 248000 252000 256000 0

0.5

1

Run Number

R2

Chamber Efficiency R2 vs. Run Number

CHEFFR2

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

100

200

300

Efficiency P0

Chamber Efficiency P0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

100

200

300

Efficiency R0

Chamber Efficiency R0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

100

200

300

Efficiency P1

Chamber Efficiency P1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

100

200

300

Efficiency R1

Chamber Efficiency R1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

40

80

120

160

Efficiency P2

Chamber Efficiency P2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

100

200

300

400

Efficiency R2

Chamber Efficiency R2

Look - FTD L5 (ep) data offline-monitoring. All runs since 6/4/99 Date 1/12/1999

0 20 40 60 80 100 0

200

400

600

800

Tracks / Event

Number ofruns

0 10 20 30 40 50 0

400

800

1200

Planar Hits / Track

0 10 20 30 40 50 0

400

800

1200

Radial Hits / Track

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0

400

800

1200

Fraction of Hits used

Red/Planar,

Blue/Radial