20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02

20 40 60 80 0 0.005

0.01

0.015

0.02