Barrel1 Barrel2 Barrel3 Barrel4

Outer Cryostat Length 340mm

20mm

50mm

Barrel5

Suggested layout ofVertex Detector for future e^+ e^- Linear Collider (Updated November 1998)

Cos � = 0.98

125mm

44mm

Single CCDLengths 125mm

Single CCDLengths